<script>
	export default {
		globalData: {  
			baseUrl: '',
			token: '',
			version: '', // 当前版本号
			buildType: 'dev', // 打包环境对应类型，pro 生产 uat 预发布 dev 本地开发
			envTips: '', // 环境文字提示
			theme: 'default', // 主题，default
			isIphoneXup: false //是否iphonex以及以上的版本
		},
		mounted() {
			// 非V3模式
			if (this.$scope) {
				this.$scope.globalData.token = this.$store.state.vuex_token;
			} else {
				// V3模式
				getApp({ allowDefault: true }).globalData.token = this.$store.state.vuex_token;
			}
			this.$config('init');
		},
		onLaunch: function() {
			console.log('App launch')
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		},
	}
</script>

<style lang="scss">
	@import "./static/iconfont/iconfont.css";
	@import "uview-ui/index.scss";
	/*每个页面公共css */
	page {
		width: 100%;
		min-height: 100%;
		display: flex;
		background-color: #F8F8F8;
	}
	.isIPXup{
		padding-bottom: 64rpx !important;
	}
	/* 登录页是否记住密码多选框样式 */
	uni-checkbox.login-form-checkbox .uni-checkbox-input{
		width: 24upx !important;
		height: 24upx !important;
	}
</style>
